-- 관리자 계정 확실히 하기
-- admin: password = admin123
-- test_admin: password = test123456

-- V003에서 이미 생성된 admin 계정이 없으면 추가
INSERT INTO admin_users (username, password_hash, created_at)
VALUES ('admin', '$2a$11$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMye6IjfQTp5emXyqhT3jrDZWCqYIxJkAOq', NOW())
ON CONFLICT (username) DO NOTHING;

-- V012에서 추가 시도한 test_admin 확인 후 수정
-- 만약 존재하지 않으면 생성
INSERT INTO admin_users (username, password_hash, created_at)
VALUES ('test_admin', '$2a$11$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMye6IjfQTp5emXyqhT3jrDZWCqYIxJkAOq', NOW())
ON CONFLICT (username) DO NOTHING;

-- 검증: 두 계정 모두 admin123 비밀번호로 설정됨
SELECT id, username, created_at FROM admin_users ORDER BY username;
